  366     1     1    3    -1    -1  14.0   2.0 100.0   0.0   0.0  500   17.5  0.20 0.24 0.20  3.85  2  0  0     0.00    3.85     5.00     7.30     0.00    1.35     3.10     3.10   4.50  1  0  0     0.00    4.50     5.00     7.30  0.00 0.05 0.00 
