  356     3    -1    3    -1    -1  18.0   0.0 100.0   0.0   0.0  500   17.5  0.24 0.24 0.36  2.25  1  0  0     0.00    2.25     6.40     9.90   5.50  1  0  0     0.00    5.50     2.80     3.60  0.00 0.05 0.00 
